-- 配置版本表
CREATE TABLE `config_version` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
  `app_code` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '应用编码',
  `key` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '键值',
  `version` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '版本号',
  `status` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '状态：0-禁用，1-启用',
  `owner_by` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '所有者',
  `create_by` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `update_by` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
  `create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `is_delete` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '是否删除：0-未删除，1-已删除',
  `enabled` tinyint(1) DEFAULT '1' COMMENT '是否启用：0-禁用，1-启用',
  `sort` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '排序',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_app_code` (`app_code`),
  KEY `idx_key` (`key`),
  KEY `idx_status` (`status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='配置版本表';